SDAI (Aula 1) Apresentação

cflLuís E. T. Rodrigues, 1996

Objectivos ffl Aquisição dos conceitos fundamentais de:

Arquitectura e programação de sistemas embebidos. Comunicação entre processos. Tempo-real e fiabilidade.

Redes industriais e de instrumentação.

ffl Noções de: Como se faz e como funciona um sistema distribuído in-

dustrial.

ffl Capacidade de: Abraçar a operação, a intervenção, ou o projec-

to/integração de sistemas de informática industrial.

4

cflLuís E. T. Rodrigues, 1996

Corpo docente

ffl Luís Rodrigues.

Área de investigação: sistemas distribuídos tolerantes a faltas e de temporeal; protocolos de comunicação fíável.

ffl Carlos Almeida.

Área de investigação: sistemas distribuídos de tempo-real tolerantes a faltas.

3

cflLuís E. T. Rodrigues, 1996

Sumário

ffl Apresentação do corpo docente. ffl Objectivos da cadeira. ffl Lista das matérias. ffl Bibliografia.

ffl Regras de funcionamento. ffl Comunicação interna.

2

cflLuís E. T. Rodrigues, 1996

Sistemas Distribuídos para Ambientes Industriais Luís E.T. Rodrigues ler@inesc.pt

1

cflLuís E. T. Rodrigues, 1996

Redes industriais

ffl Introdução às redes locais (RLS).

ffl Redes de comunicação em sistemas abertos: o modelo OSI. ffl Interligação de redes.

ffl Os níveis do modelo OSI vistos por dentro: físico; nível de

comunicação de dados; níveis de rede e transporte; níveis superiores.

ffl Desempenho de redes.

ffl Concretização de sistemas de comunicação.

8

cflLuís E. T. Rodrigues, 1996

Distribuição, tempo-real e confiabilidade

ffl Sistemas distribuídos. ffl Sistemas de tempo-real. ffl Tolerância a faltas.

7

cflLuís E. T. Rodrigues, 1996

Projecto de sistemas embebidos

ffl Arquitecturas para sistemas embebidos. ffl Executivos multitarefa.

ffl Estudo pormenorizado do executivo DCX51.

6

cflLuís E. T. Rodrigues, 1996

Lista de matérias

ffl Projecto de sistemas embebidos (4 aulas).

ffl Conceitos sobre distribuição, tempo-real e confiabilidade (3 aulas).

ffl Redes industriais (8 aulas).

ffl Conceitos sobre distribuição, tempo-real e confiabilidade (3 aulas).

ffl Redes de instrumentação (3 aulas). ffl Comunicação entre processos (4 aulas).

ffl Noções de projecto de aplicações industriais (2 aulas). 5

SDAI (Aula 1) Apresentação

cflLuís E. T. Rodrigues, 1996

Livro aconselhado

J. Pimentel. Communication Networks for Manufacturing. Prentice- Hall, 1990.

Bibliografia relevante

José Alves Marques and Paulo Guedes. Fundamentos de Sistemas Operativos. Editorial Presença, 1990.

Notas sobre internetworking, TCP/IP e sockets. (Extraídas de W.R. Stevens, UNIX Network Programming).

Notas sobre chamada a procedimento remoto (RPC). (Extraídas de W.R. Stevens, UNIX Network Programming).

12

cflLuís E. T. Rodrigues, 1996

Noções de projecto de aplicações industriais ffl Conceitos de informática e automatização industrial. ffl Projecto de aplicações.

11

cflLuís E. T. Rodrigues, 1996

Comunicação entre processos

ffl Modelos de comunicação entre processos em sistemas distribuídos.

ffl Normas de comunicação em automatização fabril: MAP/TOP, MMS.

ffl Redes no mundo UNIX: TCP/IP, sockets. ffl Chamada a procedimento remoto (RPC).

10

cflLuís E. T. Rodrigues, 1996

Redes de instrumentação

ffl Redes de CLPs (controladores lógicos programaveis). ffl Field-buses.

ffl Estudo pormenorizado do Bitbus.

9

cflLuís E. T. Rodrigues, 1996

Comunicação interna ffl Contacto directo:

Nas aulas e nos horários de dúvidas.

ffl Correio-electrónico:

Todas as mensagens serão respondidas. Perguntas pertinentes serão tornadas públicas.

ffl Informação em formato electrónico:

Acessível por WWW.

16

cflLuís E. T. Rodrigues, 1996

Regras de funcionamento: avaliação ffl Exame final (60%).

Nota mínima: 6.5 valores.

ffl Trabalhos de laboratório (40%).

Nota mínima: 10 valores.

15

cflLuís E. T. Rodrigues, 1996

Regras de funcionamento: carga lectiva ffl Aulas teóricas:

2 x 1h30m por semana.

ffl Aulas de laboratório:

1 x 2h00m por semana.

14

SDAI (Aula 1) Apresentação

cflLuís E. T. Rodrigues, 1996

Bibliografia (adicional)

G. Coulouris and J. Dollimore. Distributed Systems, Concepts and Design. Int’l Computer Science Series, Addison-Wesley, 1988.

W.R. Stevens. UNIX Network Programming. Software Series, Prentice-Hall, 1990.

INTEL 87. The iDCX51 User’s Guide for Bitbus, Rel.2.0. April 1987. INTEL 88. The BITBUS Interconnect Serial Control Bus. July 1988. E286 Manual de Utilizador do núcleo E286 INESC.

13

cflLuís E. T. Rodrigues, 1996

Resumo

ffl Apresentação do corpo docente. ffl Objectivos da cadeira. ffl Lista das matérias. ffl Bibliografia.

ffl Regras de funcionamento. ffl Comunicação interna.

17